 Emax Computer Systems Inc.
 Statement of Loss and Retained Earnings
 Year ended Aug 31, 2012 with comp figures for 2011 unaudited

                                     2012      2011
 Revenue
                 Fees               11730     15574

 Expenses
         Amortization                           382
         Bank charges                  58        30
       Office & Misc.                4448      3740
    Prof. fees (Acct)                1260      1260
             Supplies
                                  -------   -------
                                     5766      5412
                                  -------   -------

 Income before cap. loss             5964     10162
 Capital loss                           0         0
                                  -------   -------
 Net Income                          5964     10162

 Ret. earn. open bal                26733     28101

 Dividends                          19000         0

                                  -------   -------
 Retained Earnings                  13697     38263
                                  =======   =======

 Bank Accounts       Open      Close

 4602-962 USD              1461      6753
 1083-950                 25272      7586
                          =====     =====
                          26733     14339

 Net Change              -12394

 Note:  T5 issued for 19000