E_{max}^{COMPUTER}

SYSTEMS, INC.

480 TWEEDSMUIR AVE.

OTTAWA, ONTARIO CANADA K1Z 5N9 (613) 725-3198

2012/10/17

Quote No. 12001 To: EDELSON CLIFFORD D’ANGELO 200 Elgin Street, Suite 600 Ottawa, Ontario K2P 1L5

Price Quotation

Terms: Net 30 FOB: Ottawa, Ont. Ship Via:Internet

Item Part# Description Qty. Unit Pr. Extn.

Web-site hosting

1 WSH Basic Wordpress site (Annual) 2 300 600 2 SU Setup site & DB 2 100 200

This quote is valid for 60 days from date of quotation.